-- 用户表
CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
    id         UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    username   VARCHAR(64) NOT NULL UNIQUE,
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);

-- 用户名索引（用于登录查询）
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_users_username ON users(username);

-- 表和列注释
COMMENT ON TABLE users IS '用户表，存储系统所有注册用户的基本信息';
COMMENT ON COLUMN users.id IS '用户唯一标识符 (UUID)';
COMMENT ON COLUMN users.username IS '用户名，最大 64 字符，全局唯一';
COMMENT ON COLUMN users.password_hash IS '密码哈希值，使用 bcrypt 算法（cost=10）';
COMMENT ON COLUMN users.created_at IS '用户注册时间';
COMMENT ON COLUMN users.updated_at IS '用户信息最后更新时间';

-- Refresh Token 表
CREATE TABLE IF NOT EXISTS refresh_tokens (
    id         UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    user_id    UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    token_hash VARCHAR(64) NOT NULL UNIQUE,
    expires_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);

-- Token hash 索引（用于刷新验证）
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_refresh_tokens_token_hash ON refresh_tokens(token_hash);

-- 用户 ID 索引（用于登出所有设备）
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_refresh_tokens_user_id ON refresh_tokens(user_id);

-- 表和列注释
COMMENT ON TABLE refresh_tokens IS 'Refresh Token 表，用于 JWT 双 token 机制的长期身份验证';
COMMENT ON COLUMN refresh_tokens.id IS 'Token 唯一标识符 (UUID)';
COMMENT ON COLUMN refresh_tokens.user_id IS '所属用户 ID，外键关联 users 表，用户删除时级联删除';
COMMENT ON COLUMN refresh_tokens.token_hash IS 'Token 哈希值，使用 SHA-256 算法，十六进制编码 (64 字符)';
COMMENT ON COLUMN refresh_tokens.expires_at IS 'Token 过期时间，默认有效期 7 天';
COMMENT ON COLUMN refresh_tokens.created_at IS 'Token 创建时间';
